Combination of Elevation-Dependent Phase Center Corrections

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 1

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 2

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 3

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 4

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 5

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 6

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 7

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 8

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 9

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 10

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 11

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 12

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 13

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 14

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 15

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 16

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 17

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 18