Combination of Elevation-Dependent Phase Center Corrections

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 1

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 2

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 3

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 4

Antenna Calibration Set IGS 01, June 30, 1996 Page 5