0 10 20 30 40 50 60 70 80 1

1.5

2

2.5

Zenith distance (degrees)

JPL ESM MF and MSLM MF

0 10 20 30 40 50 60 70 80 -1

-0.5

0

0.5

1 x 10^{-3}

Zenith distance (degrees)

MSLM MF minus JPL ESM MF